INSTALL_ROOT=/scratch/gLite/gLite-UI
GLITE_EXTERNAL_ROOT=${INSTALL_ROOT}/external
GRID_ENV_LOCATION=${GLITE_EXTERNAL_ROOT}/etc/profile.d
JAVA_LOCATION="/usr/java/jdk1.6.0_16/bin/java"
RB_HOST=rb107.cern.ch
WMS_HOST=rb102.cern.ch
PX_HOST="myproxy.fnal.gov"
BDII_HOST="uscmsbd2.fnal.gov"
MON_HOST="uscmsbdii.fnal.gov"
REG_HOST=lcgic01.gridpp.rl.ac.uk
CA_REPOSITORY="rpm http://linuxsoft.cern.ch/ LCG-CAs/current production"
FUNCTIONS_DIR=$INSTALL_ROOT/glite/yaim/functions
GLOBUS_TCP_PORT_RANGE="20000,25000"

SITE_EMAIL=m.a.kirn@gmail.com
SITE_NAME="umd-cms"
SITE_LOC="College Park, Maryland, USA"
SITE_LAT=38.98
SITE_LONG=-76.92
SITE_WEB="http://hep-t3.physics.umd.edu"
SITE_TIER="TIER 3"
SITE_SUPPORT_SITE="uscms.org"

VOS="cms"
QUEUES=${VOS}
VO_SW_DIR="/sharesoft/osg/app"

CMS_GROUP_ENABLE="cms"
# Set this if you want a scratch directory for jobs
EDG_WL_SCRATCH=""

# VO specific settings.

VO_CMS_SW_DIR="$VO_SW_DIR/cmssoft/cms"
VO_CMS_STORAGE_DIR="cms:/"
VO_CMS_QUEUES="cms"
VO_CMS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"
VO_CMS_SGM=ldap://grid-vo.nikhef.nl/ou=lcgadmin,o=cms,dc=eu-datagrid,dc=org
VO_CMS_USERS=ldap://grid-vo.nikhef.nl/ou=lcg1,o=cms,dc=eu-datagrid,dc=org
VO_CMS_VOMS_SERVERS="'vomss://lcg-voms.cern.ch:8443/voms/cms?/cms/' 'vomss://voms.cern.ch:8443/voms/cms?/cms/'"
VO_CMS_VOMSES="'cms lcg-voms.cern.ch 15002 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch cms'"
